Viên Uống Bổ Sung Omega-3 Dầu Cá NOW Ultra Omega-3 Fish Oil 180 viên

NOW Ultra Omega-3 Fish Oil 180 viên – Dầu Cá Hỗ Trợ Tim Mạch & Não Bộ

NOW Foods là thương hiệu thực phẩm chức năng uy tín đến từ Mỹ, được thành lập từ năm 1968. NOW Foods Ultra Omega-3 Fish Oil 180 viên là viên uống bổ sung dầu cá cao cấp đến từ thương hiệu NOW Foods (Mỹ). Sản phẩm cung cấp hàm lượng cao Omega-3 (EPA & DHA) tinh khiết, được chưng cất phân tử (Molecularly Distilled) và bao tan trong ruột (Enteric Coated), giúp giảm mùi tanh, hạn chế ợ cá và tăng khả năng hấp thu.

NOW Ultra Omega-3 là lựa chọn lý tưởng cho người cần chăm sóc tim mạch, não bộ, thị lực và sức khỏe tổng thể, đặc biệt với những người ăn ít cá biển.

Thành phần & hàm lượng nổi bật

Trong mỗi khẩu phần:

EPA (Eicosapentaenoic Acid): 500 mg

DHA (Docosahexaenoic Acid): 250 mg

Dầu cá tinh khiết, đạt chuẩn chất lượng quốc tế

Không biến đổi gen (Non-GMO)

Viên nang mềm dễ uống

EPA & DHA là hai acid béo Omega-3 thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Công dụng nổi bật của NOW Ultra Omega-3

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, duy trì mỡ máu ổn định

Hỗ trợ chức năng não bộ, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ

Giúp giảm phản ứng viêm tự nhiên trong cơ thể

Hỗ trợ thị lực và sức khỏe mắt

Phù hợp cho người ít ăn cá hoặc chế độ ăn thiếu Omega-3

Ưu điểm vượt trội so với dầu cá thông thường

Chưng cất phân tử (Molecularly Distilled)

Giúp loại bỏ kim loại nặng và tạp chất, đảm bảo độ tinh khiết cao.

Phủ ruột Enteric Coated

Hạn chế tình trạng ợ mùi dầu cá, thân thiện với dạ dày.

Hàm lượng EPA & DHA cao

Hiệu quả rõ rệt hơn khi dùng đều đặn, không cần uống nhiều viên.

Đối tượng nên sử dụng

Người trưởng thành quan tâm đến sức khỏe tim mạch

Người làm việc trí óc, cần duy trì sự tỉnh táo và tập trung

Người trung niên & cao tuổi

Người ít ăn cá biển hoặc chế độ ăn thiếu Omega-3

Hướng dẫn sử dụng

Liều dùng: 2 viên mỗi ngày

Uống sau bữa ăn để tăng hấp thu

Có thể dùng lâu dài như một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe

Không dùng cho người dị ứng với cá. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu đang mang thai hoặc dùng thuốc điều trị.

Câu hỏi thường gặp

NOW Ultra Omega-3 có gây tanh không?
Không đáng kể, nhờ công nghệ phủ ruột giúp giảm mùi và ợ dầu cá.

Bao lâu thì thấy hiệu quả?
Thông thường sau 3–6 tuần sử dụng đều đặn, tùy cơ địa.

Sản phẩm có dùng hằng ngày được không?
Có, phù hợp dùng lâu dài để bổ sung Omega-3 cho cơ thể.

Kết luận

NOW Foods Ultra Omega-3 Fish Oil 180 Softgels là lựa chọn đáng tin cậy cho người muốn bổ sung Omega-3 tinh khiết, hàm lượng cao, hỗ trợ tim mạch – não bộ – sức khỏe tổng thể một cách an toàn và bền vững.

NÊN MUA NOW ULTRA Ở ĐÂU ĐẢM BẢO CHÍNH HÃNG 100%?

Một trong những địa chỉ mua NOW Ultra Omega-3 Fish Oil uy tín và được đông đảo khách hàng tin chọn là Vinacine.Us

Tại Vinacine.Us, mọi sản phẩm NOW Foods đều được đảm bảo:

Bill mua hàng gốc tại Mỹ và đầy đủ chứng từ nhập khẩu

Cam kết 100% hàng chính hãng, đền 200% nếu phát hiện hàng giả

Đội ngũ dược sĩ và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Vinacine.Us luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn NOW Ultra Omega-3 Fish Oil phù hợp nhất – đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thị lực.

The post Viên Uống Bổ Sung Omega-3 Dầu Cá NOW Ultra Omega-3 Fish Oil 180 viên appeared first on Vinacine.