Viên Uống Dầu Cá Hàm Lượng Cao Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength 90 viên

Viên Uống Dầu Cá Sport Research Alaska Omega-3 Triple Strength 90 viên

Sports Research là thương hiệu thực phẩm bổ sung nổi tiếng của Mỹ. SR luôn ưu tiên sử dụng các nguyên liệu thô bền vững, đã được kiểm nghiệm của bên thứ ba. Sports Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength là sản phẩm cung cấp hàm lượng Omega-3 cực kỳ cô đặc và mạnh mẽ. Được chiết xuất từ Cá Pollock vùng Alaska. Cung cấp lượng lớn EPA và DHA, giúp hỗ trợ tối ưu cho sức khỏe tim mạch, não bộ, thị lực và giảm viêm.

Sản phẩm Viên Uống Dầu Cá Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength 90 viên là thực phẩm bổ sung omega-3, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền.

Thành phần:

Dầu Cá Alaska Omega-3 (1,250 mg): Chiết xuất 100% từ cá Pollock Alaska hoang dã.

Tổng Axit Béo Omega-3 (1,030 mg):

EPA (Axit Eicosapentaenoic) – 680 mg: Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm.

DHA (Axit Docosahexaenoic) – 250 mg: Cực kỳ quan trọng cho sức khỏe não bộ, thị lực và thần kinh.

Chứng nhận tinh khiết: Được IFOS 5-sao và MSC chứng nhận về độ tinh khiết, bền vững và không chứa các kim loại nặng, PCBs, hay thủy ngân.

Đặc điểm nổi bật:

Triple Strength: Hàm lượng cao gấp 3 lần dầu cá thông thường.

Dạng Triglyceride: Dầu cá ở dạng Triglyceride, giúp cơ thể hấp thu dễ dàng và hiệu quả hơn so với dạng Ethyl Ester.

Không mùi tanh: Công thức có bổ sung hương chanh tự nhiên, giúp loại bỏ mùi tanh khó chịu thường thấy.

Công dụng:

Tim Mạch Khỏe: Hỗ trợ giảm Triglyceride và duy trì huyết áp khỏe mạnh (trong phạm vi bình thường).

Não Bộ & Thị Lực: DHA hàm lượng cao giúp tăng cường trí nhớ, tập trung và bảo vệ thị lực.

Chống Viêm Khớp: EPA có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm đau khớp và cải thiện vận động.

Hấp Thu Tốt: Dạng Triglyceride đảm bảo cơ thể hấp thu tối ưu dưỡng chất.

Đối Tượng Sử Dụng:

Người Trưởng Thành & Lớn Tuổi: Cần tăng cường sức khỏe tim mạch, não bộ, trí nhớ và khớp.

Người Bận Rộn: Cần hỗ trợ tập trung và giảm căng thẳng.

Ưu tiên chất lượng: Muốn dầu cá tinh khiết, bền vững và không mùi tanh.

Cách Dùng:

Liều dùng: 1 viên/ngày.

Thời điểm: Uống cùng bữa ăn (có chất béo) để hấp thu tốt nhất.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang dùng thuốc loãng máu.

Điểm mạnh:

Hàm lượng cao: mỗi viên có khoảng 1250 mg dầu cá cô đặc, EPA khoảng 690 mg và DHA khoảng 260–310 mg.

Sản phẩm đạt chứng nhận độc lập: ví dụ đạt “5 sao” từ International Fish Oil Standards về độ an toàn, độ tinh khiết, không chứa kim loại nặng.

Nguồn nguyên liệu tốt: cá hoang dã Alaska, quy trình tinh chế đa bước để loại bỏ tạp chất, hạn chế mùi tanh.

Dạng viên nang mềm thuận tiện sử dụng, phù hợp cho người không thường xuyên ăn cá béo.

Vì sao sản phẩm nổi bật?

Nhu cầu bổ sung Omega-3 ngày càng cao — nhiều người không ăn đủ cá béo hàng ngày nên cần bổ sung dạng viên.

Nhờ “liều cao” và “chất lượng tinh khiết” như trên, sản phẩm được đánh giá cao so với nhiều loại dầu cá khác có hàm lượng thấp hơn hoặc ít minh bạch về nguồn gốc.

Người dùng phản hồi tích cực về việc không bị ợ tanh, “mùi cá” ít hơn so với nhiều sản phẩm dầu cá khác — điều này giúp tăng trải nghiệm sử dụng.

Thương hiệu uy tín, thông tin rõ ràng về thành phần và chứng nhận giúp người dùng tin tưởng hơn.

Mẹo Tăng Cường Hiệu Quả:

Bảo quản: Nên để trong tủ lạnh sau khi mở nắp để giữ độ tươi.

Kết hợp: Uống cùng Vitamin D để tối ưu hóa hiệu quả.

Dinh dưỡng: Hạn chế chất béo chuyển hóa (trans fat).

Câu hỏi thường gặp

1. Sport Research Alaska Omega-3 Triple Strength là gì?

Sport Research Alaska Omega-3 Triple Strength là thực phẩm bổ sung dầu cá cung cấp omega-3 (EPA & DHA) có nguồn gốc từ cá hoang dã Alaska, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

2. Sản phẩm có phù hợp sử dụng hằng ngày không?

Có. Sản phẩm được thiết kế để bổ sung omega-3 hằng ngày, phù hợp cho người trưởng thành khi sử dụng đúng liều lượng khuyến nghị.

3. Ai nên sử dụng dầu cá Sport Research Omega-3?

Sản phẩm phù hợp với:

Người có chế độ ăn thiếu omega-3

Người trưởng thành quan tâm đến sức khỏe tim mạch, não bộ và thị lực

Người thường xuyên làm việc trí óc, ít ăn cá biển

4. Dầu cá Sport Research có gây tanh hay khó uống không?

Dầu cá được tinh lọc kỹ, viên nang mềm dễ uống, hạn chế mùi tanh khi sử dụng theo hướng dẫn.

5. Sản phẩm có chứa chất bảo quản hoặc GMO không?

Không. Sport Research Alaska Omega-3 được sản xuất không chứa GMO, không thêm chất bảo quản nhân tạo.

6. Người đang dùng thuốc có sử dụng được không?

Người đang sử dụng thuốc điều trị, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng để đảm bảo phù hợp với thể trạng.

7. Dùng bao lâu thì nên đánh giá hiệu quả?

Thực phẩm bổ sung cần được sử dụng đều đặn trong một thời gian nhất định. Hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa, chế độ ăn và lối sống của từng người.

8. Sản phẩm có phải là thuốc không?

Không. Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength 90 viên là thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

NÊN MUA Sport Research Omega-3 Fish Oil Ở ĐÂU ĐẢM BẢO CHÍNH HÃNG 100%?

Một trong những địa chỉ mua Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength uy tín và được đông đảo khách hàng tin chọn là Vinacine.Us

Tại Vinacine.Us, mọi sản phẩm Sport Research đều được đảm bảo:

Bill mua hàng gốc tại Mỹ và đầy đủ chứng từ nhập khẩu

Cam kết 100% hàng chính hãng, đền 200% nếu phát hiện hàng giả

Đội ngũ dược sĩ và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Vinacine.Us luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength phù hợp nhất – đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong việc hỗ trợ tăng cường trí nhớ, chống viêm khớp và duy trì tim mạch luôn khỏe mạnh.

The post Viên Uống Dầu Cá Hàm Lượng Cao Sport Research Alaska Omega-3 Fish Oil Triple Strength 90 viên appeared first on Vinacine.